Si Dead Layer width determined by Kinematic Fit

BLUE silicon strip

Dead Layer (μg/cm^2)

Fit χ^2/dof

YELLOW silicon strip

Dead Layer (μg/cm^2)

Fit χ^2/dof

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70