TNamed fName fTitle fgIsA

TNamed TNamed TNamed TNamed operator= Clone Compare Copy FillBuffer GetName GetTitle Hash IsSortable SetName SetNameTitle SetTitle ls Print Sizeof Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer

BrModule kSetup kInit kBegin kEvent kEnd kFinish kOk kStop kFailure kAbort kShowFailures kShowStop fDebugLevel fVerbose fTimer fCpuTime fEventCalled fStopCount fFailureCount fStopLimit fFailureLimit fHistograms fRequiredTableList fState fStatus fHistOn fHistBooked fgIsA

SetState SetStatus BrModule BrModule Init Begin Event Event End Finish Book DisableHistograms EnableHistograms HistOn HistBooked SetHistOn SetHistOff SetHistBooked DefineHistograms HistogramList AddRequiredTable GetRequiredTableList SetRequiredData EventStatisticsStart EventStatisticsEnd ListEventStatistics Stop

Failure Abort Info Debug SetStopLimit SetFailureLimit GetStopLimit GetFailureLimit GetStopCount GetFailureCount Reset GetState GetStatus SetDebugLevel DebugLevel SetVerbose Verbose Print Print Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer StreamerNVirtual

BrTofCalModule fCalibration fParamsTof fTpc1Vol fTpc2Vol fTofVol fPanelVol fPanelPar fMag1Vol fMag2Vol fNominalL fNoPedWidth fEnergyThreshold fMaxTdcLimit fMinTdcLimit fNtuple fSaveAscii fCommitAscii fLoadAscii fValidSlat fValidSlat2 fInFfs fInBfs fInMrs fFsLined fMatchName fCalibFile fComment fHistDir fgIsA

SaveAscii ReadAscii InitGeo CheckFsAngles BrTofCalModule BrTofCalModule Init Begin Event SetDefaultParameters SetSaveAscii SetLoadAscii SetCommitAscii SetCalibFile

SetComment SetNoPedWidth SetEnergyThreshold SetMaxTdcLimit SetMinTdcLimit IsValid SetNtuple Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer StreamerNVirtual

BrTofAdcGainCalModule fMinGain fMaxGain fFitStart fFitStop fTopAdc fBotAdc fTSum fBSum fgIsA

SaveAscii ReadAscii NormalizeHistos BrTofAdcGainCalModule BrTofAdcGainCalModule SetDefaultParameters SetMinGain SetMaxGain SetFitStart SetFitStop DefineHistograms Init Begin Event Finish Print Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer StreamerNVirtual